Gottes Barmherzigkeit/Herr, deine Güte

1. Gottes Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß, sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß, sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß, alle Morgen neu und deine Treue ist groß! Gottes Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß, sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß, sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß, alle Morgen neu und deine Treue ist groß! Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel, sie hört niemals auf und ist täglich neu. Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel, sie hört niemals auf und ist täglich neu.

Text und Melodie: -

Passende Bibelstellen:

Klagelieder 3, 22-23

Psalm 57, 11

Psalm 136, 5

Psalm 136, 26

1. Korinther 13, 8