Nur auf Gott

1. Nur auf Gott wartet still meine Seele; denn von ihm kommt, was ich hoffe; nur er ist mein Fels und mein Heil, meine hohe Burg, ich werde nicht wanken, nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn allezeit, o Volk, schütte dein Herz vor ihm aus. Vertraue auf ihn allezeit, o Volk. Gott ist unsere Zuflucht. Vertraue auf ihn allezeit, o Volk. Gott ist unsere Zuflucht. Gott ist unsere Zuflucht.

Text: nach Psalm 62, 6-9

Melodie: unbekannt

Passende Bibelstelle:

Psalm 62, 6-9