Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang

1. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn!

Text: Psalm 113, 3

Melodie: Paul Ernst Ruppel 1937